Image Optimize Binaries (8.x-1.0-alpha2) - en to ar translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ar: معطل

en: Normal
ar: طبيعي

en: Maximum
ar: أقصى قيمة

en: Minimum
ar: أقل قيمة
