Imagick (8.x-1.0) - en to ur translation catalogue (8 entries)

en: - None -
ur: - کوئی بھی نہیں -

en: Center
ur: وسط

en: Length
ur: لمبائی

en: Text
ur: متن

en: Normal
ur: عمومی

en: Scale
ur: سکیل

en: JPEG quality
ur: JPEG کا معیار

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
ur: JPEG تصویر کا معیار معین کریں۔ اس کی حد 1 سے 100 تک ہے۔ زیادہ بڑے ہندسے کا مطلب بہتر معیار ہے لیکن اس سے فائل کا حجم بھی بڑھ جاتا ہے۔
