Imagick (8.x-1.1) - en to ml translation catalogue (6 entries)

en: - None -
ml: - ഇല്ല -

en: Center
ml: കേന്ദ്രം

en: Text
ml: ടെക്സ്റ്റ്

en: Scale
ml: തോത്

en: JPEG quality
ml: JPEG നിലവാരം

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
ml: ജെപെഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യമായ ചിത്ര ഗൂണമേന്മകള്‍ നിര്‍വ്വചിക്കുന്നു. പൂജ്യം മുതൽ നൂറ്‌ വരെയാണ് പരിധി. നൂറിലധികം വരുന്ന പരിധിക്കര്‍ത്ഥം കൂടുതല്‍ നല്ല ചിത്രങ്ങള്‍ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും വലിയ ഫയല്‍ വലിപ്പം ആയിരിക്കും.
