Imagick (8.x-1.1) - en to th translation catalogue (10 entries)

en: - None -
th: - ไม่มี -

en: Text
th: ข้อความ

en: Width
th: ความกว้าง

en: Height
th: ความสูง

en: Not installed
th: ไม่ได้ติดตั้งไว้

en: Random
th: สุ่ม

en: Position
th: ตำแหน่ง

en: JPEG quality
th: คุณภาพของไฟล์ JPEG

en: Radius
th: รัศมี

en: Define the image quality for JPEG manipulations. Ranges from 0 to 100. Higher values mean better image quality but bigger files.
th: กำหนดคุณภาพของไฟล์รูปภาพแบบ JPEG โดยใส่ค่า 0-100 ค่ามากหมายถึงภาพคุณภาพดี แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่ตามไปด้วย
