Indic Script (8.x-1.0) - en to be translation catalogue (5 entries)

en: User interface
be: Інтэрфэйс карыстальніка

en: Enable
be: Уключыць

en: Disable
be: Выключыць

en: Visibility settings
be: Налады бачнасці

en: English
be: Ангельская
