Indic Script (8.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Enable
target: فعال

en: Disable
target: غیرفعال

en: Visibility settings
target: تنظیمات وضعیت نمایش

en: English
target: انگلیسی
