Indic Script (8.x-1.0) - en to ka translation catalogue (4 entries)

en: User interface
ka: მომხმარებლის ინტერფეისი

en: Enable
ka: ჩართვა

en: Disable
ka: გამორთვა

en: English
ka: ინგლისური
