Indic Script (8.x-1.0) - en to nl translation catalogue (8 entries)

en: User interface
nl: Gebruikersinterface

en: Enable
nl: Inschakelen

en: Disable
nl: Uitschakelen

en: Visibility settings
nl: Zichtbaarheidsinstellingen

en: Use inclusion or exclusion mode
nl: Gebruik insluitings- of uitsluitingsmodus

en: English
nl: Engels

en: exclude
nl: uitsluiten

en: Fields to exclude/include
nl: Velden om uit te sluiten / in te sluiten
