Indic Script (8.x-1.0) - en to cy translation catalogue (4 entries)

en: User interface
cy: Rhyngwyneb defnyddwyr

en: Enable
cy: Galluogi

en: Disable
cy: Analluogi

en: English
cy: Saesneg
