Indic Script (8.x-1.0) - en to kn translation catalogue (4 entries)

en: User interface
kn: ಬಳೆಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

en: Enable
kn: ಶಕ್ತಗೊಳಿಸು

en: Disable
kn: ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸು

en: English
kn: ಇಂಗ್ಲಿಷ್
