Indic Script (8.x-1.0) - en to pa translation catalogue (2 entries)

en: User interface
pa: ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ

en: English
pa: ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
