InfluxDB (1.0.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Tags
target: برچسب‌ها

en: Settings
target: تنظیمات

en: Name
target: نام

en: Label
target: برچسب

en: Default
target: پیش‌فرض

en: 1 hour
target: ۱ ساعت

en: ID
target: شناسه

en: Never
target: هیچوقت

en: Fields
target: فیلدها

en: 1 year
target: یک سال

en: Precision
target: دقت

en: Organization
target: سازمان

en: Machine name
target: نام ماشینی
