Intercept (8.x-1.0-beta8) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Title
target: Titel

en: Body
target: Fliesstext

en: Disabled
target: Abgschaltet

en: Enabled
target: Ygschaltet

en: Updated
target: Aktualisiert
