Intercept Profile (8.x-1.0-alpha10) - en to ml translation catalogue (10 entries)

en: Home
ml: പൂമുഖം

en: Reset
ml: പുനഃക്രമീകരണം

en: Basic page
ml: അടിസ്ഥാന താള്‍

en: Restricted HTML
ml: നിയന്ത്രിതമായ HTML

en: Max 1300x1300
ml: പരമാവധി 1300x1300

en: Max 2600x2600
ml: പരമാവധി 2600x2600

en: Max 325x325
ml: പരമാവധി 325x325

en: Max 650x650
ml: പരമാവധി 650x650

en: Narrow
ml: ഇടുങ്ങിയത്

en: Welcome to [site:name]
ml: [site:name] ലേക്ക് സ്വാഗതം
