Intercept Profile (8.x-1.0-beta14) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Home
target: خانه

en: Slideshow
target: اسلایدشو

en: Administrator
target: مدیر

en: Basic page
target: صفحه ساده

en: Use <em>basic pages</em> for your static content, such as an 'About us' page.
target: از <em>صفحات ساده</em> برای محتوای ایستا مانند صفحه «درباره ما» استفاده کنید.

en: Wide
target: پهن

en: Max 650x650
target: حد اکثر 650x650

en: Narrow
target: باریک
