Interval Field (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Date
target: تاریخ

en: Save
target: ذخیره

en: Plain
target: ساده

en: Save settings
target: ذخیره تنظیمات

en: Period
target: دوره

en: Interval
target: دوره

en: Add another item
target: افزودن آیتم دیگر

en: Save field settings
target: ذخیره تنظیمات فیلد

en: Raw value
target: مقدار خام

en: Data
target: داده
