Interval Field (8.x-1.0-alpha1) - en to my translation catalogue (4 entries)

en: Date
my: ရက်စွဲ

en: Save
my: သိမ်းပါ

en: Save settings
my: Setting များ သိမ်းရန်

en: Data
my: သတင်းအချက်အလက်
