Interval Field (8.x-1.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Date
target: Data

en: Save
target: Guardar

en: Plain
target: Simples

en: Save settings
target: Guardar definições

en: Interval
target: Intervalo

en: Add another item
target: Adicionar outro item

en: Save field settings
target: Guardar definições de campo.

en: Data
target: Dados
