Interval Field (8.x-1.0-rc1) - en to dz translation catalogue (2 entries)

en: Date
dz: ཚེས་གྲངས།

en: Save settings
dz: སྲུང་བཞག་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ།
