Interval Field (8.x-1.0-rc1) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Date
target: 日期

en: Save
target: 儲存

en: Plain
target: 純文字

en: Save settings
target: 儲存設定

en: Interval
target: 間隔

en: Add another item
target: 增加另一個項目

en: Save field settings
target: 儲存欄位設定

en: Data
target: 資料

en: Save and continue
target: 儲存並繼續

en: Field types
target: 欄位類型
