Interval Field (8.x-1.0-rc2) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Date
target: تاریخ

en: Plain
target: ساده

en: Period
target: دوره

en: Raw value
target: مقدار خام

en: Data
target: داده
