Interval Field (8.x-1.12) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Date
target: 日期

en: Plain
target: 纯文本

en: Period
target: 句号

en: Interval
target: 间隔

en: Raw value
target: 初始值

en: Data
target: 数据

en: Field types
target: 字段类型

en: New date
target: 新日期
