Simple Iubenda (8.x-1.0-alpha5) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: User interface
target: Interface do utilizador

en: Settings
target: Definições

en: Top
target: Topo

en: Bottom
target: Baixo

en: Accept
target: Aceitar
