ImageX Components (1.0.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
uk: Вимкнено

en: Small
uk: Мале

en: Large
uk: Велике

en: Expanded
uk: Розгорнуте

en: Normal
uk: Звичайне
