Jethro (8.x-2.0) - en to hu translation catalogue (10 entries)

en: Home
hu: Címlap

en: Core
hu: Alaprendszer

en: Url
hu: Webcím

en: Visibility
hu: Láthatóság

en: Class
hu: Osztály

en: Front Page Slideshow
hu: Főoldali diavetítés

en: Show slideshow
hu: Diavetítés mutatása

en: Check this option to show Slideshow in front page. Uncheck to hide.
hu: Ennek a beállításnak a kiválasztásával lehet a diavetítést megjeleníteni a főoldalon. Az opció kikapcsolásával elrejthető.

en: You can change the title, url and image of each slide in the following Slide Setting fieldsets.
hu: A cím, a webcím és a kép minden dián megváltoztatható az alábbi dia beállítási mezőcsoportoknál.

en: Use same size for all the slideshow images(Recommented size : 930 x 320).
hu: Azonos méret használata az összes diavetítési képnél (Ajánlott méret: 930 x 320 képpont).
