JSON Field Utils (1.0.0-alpha5) - en to ko translation catalogue (40 entries)

en: Title
ko: 제목

en: Prefix
ko: 접두사

en: Suffix
ko: 접미사

en: Delete
ko: 삭제하기

en: Value
ko: 값

en: Type
ko: 종류

en: Author
ko: 작성자

en: Description
ko: 설명

en: Edit
ko: 편집하기

en: Image
ko: 이미지

en: Save
ko: 저장

en: Default
ko: 기본값

en: Text
ko: 텍스트

en: Icons
ko: 아이콘

en: Component
ko: 요소

en: Components
ko: 구성 요소들

en: Upload image
ko: 이미지 업로드

en: Block
ko: 블록

en: Width
ko: 너비

en: Height
ko: 높이

en: Link text
ko: 링크 텍스트

en: Position
ko: 위치

en: width
ko: 너비

en: height
ko: 높이

en: Tabs
ko: 탭

en: Subtitle
ko: 부제목

en: Title text
ko: 제목 텍스트

en: Embed
ko: 삽입하기

en: pixels
ko: 픽셀

en: Row
ko: 행

en: Maximum file size
ko: 최대 파일 크기

en: Machine name:
ko: 머신 이름:

en: Alternative text
ko: 대체 텍스트

en: Banner title
ko: 배너 제목

en: Responsive image
ko: 응답 이미지

en: Maximum dimensions
ko: 최대 치수

en: Upload directory
ko: 업로드 디렉토리

en: A directory relative to Drupal's files directory where uploaded images will be stored.
ko: 업로드된 이미지가 저장되는 Drupal 파일 디렉토리에 상대적인 디렉토리입니다.

en: If this is left empty, then the file size will be limited by the PHP maximum upload size of @size.
ko: 이것이 공백인 경우 파일 크기는 @size의 PHP 최대 업로드 크기로 제한됩니다.

en: Images larger than these dimensions will be scaled down.
ko: 이 치수보다 큰 이미지는 축소됩니다.
