JSON Editor (8.x-1.0-beta1) - en to fr translation catalogue (2 entries)

en: The <a href=":homepage_href">@title</a> library is installed in <b>@path</b>.
fr: La bibliothèque <a href=":homepage_href">@title</a> est installée dans <b>@path</b>.

en: The URL !url could not be downloaded.
fr: Le contenu de l'URL !url n'a pas pu être téléchargé.
