Kamihaya CMS (1.2.0) - en to hi translation catalogue (19 entries)

en: Go to previous page
hi: पिछले पृष्ठ में जायें।

en: Go to next page
hi: अगले पृष्ठ में जायें।

en: Menu
hi: सूची

en: 1 hour
hi: @count घंटे

en: Page
hi: पृष्ठ

en: Header
hi: ऊपरी भाग

en: Footer
hi: पादलेख

en: 1 day
hi: १ दिन

en: Close
hi: बंद करे

en: Next page
hi: अगला पृष्ठ

en: Go to first page
hi: प‌ह‌ले पन्ने प‌र‌ जायें

en: Go to last page
hi: अंतिम‌ पन्ने प‌र‌ जायें

en: 1 minute
hi: 1 मिनट

en: @count minutes
hi: @count मिनट

en: @count hours
hi: @count घंटे

en: 1 week
hi: १ सप्ताह

en: Administrator
hi: प्रशासक

en: Sidebar first
hi: साइडबार पहला

en: Sidebar second
hi: साइडबार दूसरा
