Keycloak OpenID Connect (8.x-1.5) - en to fr translation catalogue (8 entries)

en: Client ID
fr: Identifiant (ID) de client

en: Other
fr: Autre

en: Log in
fr: Se connecter

en: seconds
fr: secondes

en: Enable debug mode
fr: Activer le mode de débogage

en: About
fr: À propos

en: Uses
fr: Utilisations

en: Language mapping
fr: Correspondance de langue
