LandingPage Framework (8.x-1.0-alpha1) - en to oc translation catalogue (18 entries)

en: Home
oc: Acuèlh

en: Images
oc: Imatges

en: Delete
oc: Suprimir

en: Date
oc: Data

en: Links
oc: Ligams

en: Image
oc: Imatge

en: Label
oc: Etiqueta

en: Anchor
oc: Ancòra

en: Display
oc: Afichatge

en: Theme
oc: Tèma

en: ID
oc: Identificant (ID)

en: Maximum length
oc: Talha maximala

en: Clone
oc: Clonar

en: Close
oc: Tampar

en: Left
oc: Esquèrra

en: Right
oc: Dreita

en: About
oc: A prepaus

en: The maximum length of the field in characters.
oc: La longor maximala del camp en nombre de caractèrs.
