Layout Builder Base (8.x-1.0-beta8) - en to ps translation catalogue (7 entries)

en: None
ps: هېڅ يو

en: Center
ps: منځ

en: Default
ps: تلواله

en: Medium
ps: منځنى

en: Fixed
ps: ثابت شوی

en: Standard
ps: معياري

en: Styles
ps: ډولونه
