Lazy-load (8.x-1.1) - en to ta translation catalogue (3 entries)

en: Enabled
ta: செயலிலுள்ளது

en: Not found
ta: காணக்கிடைக்கவில்லை

en: Global settings
ta: தளமுழுமைக்குமான அமைவுகள்
