Lightweight Directory Access Protocol (8.x-3.0-alpha1) - en to hi translation catalogue (21 entries)

en: Delete
hi: मिटायें

en: Operations
hi: कार्यवाही

en: Groups
hi: समूह

en: Type
hi: प्रकार

en: Remove
hi: हटाएँ

en: Enable
hi: सक्रीय करें

en: Disable
hi: असक्रीय करें

en: Enabled
hi: सक्रिय करें

en: Action
hi: कार्रवाई

en: None
hi: कोई नहीं

en: Test
hi: परीक्षण

en: Weight
hi: मान

en: Settings
hi: स्थापनायें

en: Name
hi: नाम

en: Label
hi: लेबल

en: Log in
hi: प्रवेश

en: Users
hi: प्रयोक्ता

en: Default language
hi: स्वतः भाषा

en: Authentication
hi: प्रमाणीकरण

en: @type: deleted %title.
hi: @type: %title मिटाया गया

en: Machine name
hi: मशीन नाम
