Link checker (2.0.0-alpha2) - en to hy translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
hy: Անջատված է

en: Settings
hy: Ընտրանքներ

en: Error
hy: Սխալ

en: Never
hy: Երբեք

en: Last checked
hy: Ստուգվել է
