Link checker (2.0.0) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Logging
target: ثبت کردن

en: Settings
target: تنظیمات

en: General settings
target: تنظیمات عمومی

en: URL
target: نشانی

en: Error
target: خطا

en: Never
target: هیچوقت

en: Method
target: روش

en: Last checked
target: آخرین بررسی

en: Error handling
target: اداره خطا

en: Base path
target: مسیر پایه

en: Maintenance
target: تعمیر و نگهداری

en: Link ID
target: شناسه پیوند

en: Entity id
target: شناسه عنصر
