Link checker (2.0.0) - en to hr translation catalogue (6 entries)

en: Disabled
hr: Onemogućeno

en: Settings
hr: Postavke

en: General settings
hr: Opće postavke

en: Error
hr: Greška

en: Never
hr: Nikada

en: Method
hr: Metoda
