Link checker (2.0.0) - en to ja translation catalogue (19 entries)

en: Disabled
ja: 無効

en: Logging
ja: ログ記録

en: Settings
ja: 設定

en: General settings
ja: 全般の設定

en: Error
ja: エラー

en: Never
ja: なし

en: Method
ja: メソッド

en: Last checked
ja: 最終確認日時

en: Base path
ja: ベースパス

en: Maintenance
ja: メンテナンス

en: Link ID
ja: リンクID

en: Check settings
ja: 設定を確認

en: One HTTP status code per line, e.g. 403.
ja: 1行に1つの HTTP ステータスコード 例: 403

en: Status code
ja: 状態コード

en: Entity id
ja: エンティティ id

en: Link to entity
ja: エンティティへリンク

en: Entity language
ja: エンティティの言語

en: The label of the entity that is related to the file.
ja: ファイルに関連付けられているエンティティのラベル。

en: Make entity label a link to entity page.
ja: エンティティのラベルをエンティティページへのリンクにする。
