Link checker (2.0.0) - en to nl translation catalogue (21 entries)

en: Disabled
nl: Uitgeschakeld

en: Settings
nl: Instellingen

en: General settings
nl: Algemene instellingen

en: Error
nl: Fout

en: Never
nl: Nooit

en: Method
nl: Methode

en: Last checked
nl: Laatst gecontroleerd

en: Base path
nl: Basispad

en: Maintenance
nl: Onderhoud

en: Broken links
nl: Dode koppelingen

en: Check settings
nl: Instellingen controleren

en: Status code
nl: Statuscode

en: Entity id
nl: Entiteit-ID

en: Link to entity
nl: Link naar entiteit

en: Internal and external
nl: Intern en extern

en: Internal only (node/123)
nl: Alleen intern (node/123)

en: Entity language
nl: Taal van entiteit

en: The label of the entity that is related to the file.
nl: Het label van de entiteit die gerelateerd is aan het bestand.

en: Make entity label a link to entity page.
nl: Maak van het entiteitlabel een link naar de entiteit.

en: Fail count
nl: Aantal mislukte pogingen

en: External only (https://example.com/foo/bar)
nl: Alleen extern (https://example.com/foo/bar)
