Link checker (2.0.0) - en to ro translation catalogue (15 entries)

en: Disabled
ro: Dezactivat

en: Logging
ro: Logare

en: Settings
ro: Setări

en: General settings
ro: Setări generale

en: Error
ro: Eroare

en: Never
ro: Niciodată

en: Method
ro: Metodă

en: Last checked
ro: Ultima verificare

en: Base path
ro: Cale de bază

en: Link ID
ro: ID-ul link-ului

en: Check settings
ro: Verifică setările

en: Link to entity
ro: Legătură către entitate

en: Entity language
ro: Limba entității

en: The label of the entity that is related to the file.
ro: Eticheta entității care este asociată fișierului.

en: Make entity label a link to entity page.
ro: Faceți eticheta entității o legătură către pagina entității.
