Link checker (2.0.0) - en to sv translation catalogue (19 entries)

en: Disabled
sv: Ej aktiverad

en: Logging
sv: Loggning

en: Settings
sv: Inställningar

en: General settings
sv: Allmänna inställningar

en: Error
sv: Fel

en: Never
sv: Aldrig

en: Method
sv: Metod

en: Last checked
sv: Senast kontrollerad

en: Error handling
sv: Felhantering

en: Base path
sv: Grundsökväg

en: Maintenance
sv: Underhåll

en: Link ID
sv: Länk-ID

en: Broken links
sv: Trasiga länkar

en: Check settings
sv: Kontrollera inställningar

en: Status code
sv: Statuskod

en: Entity id
sv: ID-nummer för objekt

en: Link to entity
sv: Länk för objekt

en: Entity language
sv: Entitetsspråk

en: Make entity label a link to entity page.
sv: Gör etikettsobjekt till en länk till sidobjekt.
