Link checker (2.0.0) - en to ur translation catalogue (5 entries)

en: Disabled
ur: غیر فعال

en: Logging
ur: اندراج

en: Settings
ur: ترتیبات

en: URL
ur: یو آر ایل

en: Error
ur: خرابی
