Lionbridge translation provider (8.x-1.0) - en to da translation catalogue (2 entries)

en: Default currency
da: Standardvaluta

en: An error occurred while processing @operation with arguments : @args
da: Der opstod en fejl under behandlingen af @operation med argumenterne: @args
