Live Weather (8.x-2.3) - en to el translation catalogue (11 entries)

en: Delete
el: Διαγραφή

en: Operations
el: Λειτουργίες

en: Yes
el: Ναι

en: No
el: Όχι

en: 1 hour
el: 1 ώρα

en: Location
el: Τοποθεσία

en: Celsius
el: Κελσίου

en: Fahrenheit
el: Φαρενάιτ

en: Wind speed
el: Ταχύτητα ανέμου

en: Cache settings
el: Ρυθμίσεις λανθάνουσας μνήμης

en: About
el: Περί
