Luxiflux Design Tool Integrator (1.0.0-alpha1) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Username
vi: Tên người dùng

en: Password
vi: Mật khẩu

en: Custom
vi: Tùy chỉnh

en: About
vi: Giới thiệu
