Ludwig (8.x-1.0-rc1) - en to ta translation catalogue (6 entries)

en: Status
ta: நிலை

en: List
ta: பட்டியல்

en: Download
ta: தரவிறக்கு

en: Version
ta: பதிப்பு

en: Missing
ta: காணாமல்

en: Installed
ta: நிறுவப்பட்டது
