Machine Name Field Widget (1.0.1) - en to be translation catalogue (4 entries)

en: Fields
be: Палі

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
be: Машыначытэльнае імя павінна ўтрымліваць толькі малыя літары, лічбы і падкрэсліванне.

en: The machine-readable name must contain unique characters.
be: Машыначытальнае імя павінна ўтрымліваць унікальныя знакі.

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens.
be: Машыначытальнае імя павінна ўтрымліваць толькі малыя літары, лічбы і злучок.
