Machine Name Field Widget (1.0.1) - en to oc translation catalogue (5 entries)

en: Fields
oc: Camps

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
oc: Lo nom sistèma deu pas conténer que de letras, de chifras e de jonhents bas.

en: Machine Name
oc: Nom sistèma

en: The machine-readable name must contain unique characters.
oc: Lo nom legible-per-la-maquina pòt contenir solament caractèrs.

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens.
oc: Lo nom legible-per-la-maquina pòt contenir solament letras en minusculas, numèros e jonhents.
