Machine Name Field Widget (1.0.1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Fields
target: Campos

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
target: O nome legível de máquina deve conter apenas letras minúsculas, números e sublinhados.

en: Machine Name
target: Nome de Máquina

en: The machine-readable name must contain unique characters.
target: O nome de máquina deve conter caracteres exclusivos.

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens.
target: O nome de máquina deve conter apenas letras minúsculas, números e hifens.
