Machine Name Field Widget (1.0.1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Fields
target: 欄位

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
target: 機器可讀名稱必須由小寫字母、數字和底線構成。

en: Machine Name
target: 機器可讀名稱

en: The machine-readable name must contain unique characters.
target: 機器可讀名稱必須是獨一無二的字元。

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens.
target: 機器可讀名稱必須只包含小寫字母、數字和連字元。
