Machine Name Field Widget (1.0.2) - en to et translation catalogue (5 entries)

en: Fields
et: Väljad

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and underscores.
et: Masinloetav nimi tohib sisaldada ainult täppideta väiketähti, numbreid ja alljooni.

en: Machine Name
et: Masinnimi

en: The machine-readable name must contain unique characters.
et: Süsteemne nimetus peab sisaldama unikaalseid tähti.

en: The machine-readable name must contain only lowercase letters, numbers, and hyphens.
et: Süsteemne nimetus võib sisaldada ainult väikesi tähti, numbreid ja sidekriipsu.
